Zenit
Zenit är punkten på himlen dit man tittar om man titta rakt upp från marken. Mer exakt så är det punkten på himlen med en elevation på +90 grader. Det är polen i det horisontella koordinatsystemet. Geometriskt är det punkten på himmelssfären som skärs av en linje som dras från jordens centrum genom platsen man befinner sig på jordens yta.
Zenit är, definitionsmässigt, en punkt längs den lokala meridianen.
Övning:
Du kan peka mot zenit genom att trycka på Z eller genom att välja menyalternativet Pekning Zenit.