Epok
En epok är ett visst tidsögonblick (oftast i det förflutna) använt som referens för tidmätning i astronomi. För att förenkla beräkningar, använder astronomer oftast antal dagar som har förflutit sedan en viss tidpunkt som ett sätt att representera tid i astronomiska beräkningar. Denna godtyckligt valda "startpunkt" är en tidreferens som kallas en epok.
En epok kungörs oftast tillsammans med ekvatoriella koordinater i astronomiska kataloger, eftersom de himmelsobjektens ekvatoriella koordinater ändras med tiden (även om det går långsamt). Utskrivna sjärnkartor eller atlas markeras ofta som giltiga under en viss epok.
Den för närvarande mest populära epoken är J2000,0 (det Julianska året 2000,0) som (nästan exakt) motsvarar 1:a januari 2000, 12.00 på dagen, UTC. Andra epoker inkluderar B1900 och B1950.
stöder kataloger baserade på epokerna J2000,0 och B1950,0.