Profilguide
Profilguiden är ett praktiskt verktyg för att ställa in utrustningen för första gången. Den ska dyka upp automatiskt första gången körs. Följ handledningens instruktioner för att ställa in den första utrustningsprofilen.
Välkomstsida 	 Profilguidens välkomstsida
Profilguidens välkomstsida
Den första välkomstskärmen innehåller några länkar för att få reda på mer om Ekos och INDI. Klicka på Nästa för att fortsätta.
Sidan för utrustningsplats 	 Därefter visas sidan för utrustningsplats. Valet beror på var utrustningen är ansluten:
Utrustningen är ansluten till den här enheten: Välj alternativet om Ekos kör på StellarMate (via HDMI eller VNC), dator (/) eller .
Utrustningen är ansluten till en annan enhet: Välj alternativet om Ekos kör på din dator (/) eller , och utrustningen är ansluten till en annan dator.
Utrustningen är ansluten till StellarMate: Välj alternativet om Ekos kör på din dator (/) eller , och utrustningen är ansluten till StellarMate.
Sidan för utrustningsplats
Sidan för utrustningsplats
Klicka på Nästa för att fortsätta.
Fjärranslutningssida 	 I fallet då det andra alternativet valdes i föregående steg, ska fjärranslutningssidan visas. Här skriver du in StellarMate-enhetens värddatornamn eller IP-adress. Du kan hämta värddatornamnet från StellarMate mobilappen. Som ett alternativ kan du konstruera värddatornamnet från StellarMate Hotspot SSID. SSID ska visas när du söker efter WIFI-nätverk i närheten. Anta exempelvis att SSID är stellarmate. Värddatornamnet ska då vara stellarmate.local, dvs. om du tar bort understreck och lägger till .local sist, får du enhetens värddatornamn. Du kan alltid använda StellarMate-appen för att ändra förvalt värddatornamn till ett valfritt namn.
Profilguidens fjärrsida
Profilguidens fjärrsida
Välj alltid Ja som svar på frågan om INDI-hanterare, eftersom StellarMate webbhanterare normalt kör på enheten. Klicka på Nästa för att fortsätta.
Sidan för skapa profil 	 Nu får du namnge utrustningsprofilen. Välj därefter vilket guidningsprogram som ska användas. Intern guidefunktion är den enda som officiellt stöds i StellarMate. Du kan välja att använda PHD2/LinGuider, men detaljerna är utanför det här dokumentets omfattning. Om ytterligare tjänster önskas, markera de som du vill köra.
Den sista sidan i profilguiden
Den sista sidan i profilguiden
I exemplet ovan har vi valt drivrutinerna fjärrastrometri, vakthund och SkySafari. Detaljerade förklaringar för var och en tillhandahålls i verktygstipset när musen hålls över dem. När du väl är klar, klicka på knappen Skapa profil. Nu ska profileditorn visas för dig.