Analysera
Ekos-analysmodul
Ekos-analysmodul

Inledning
Analysmodulen spelar in och visar vad som händer under en observationssession. Det vill säga, den styr ingen av dina bildtagningar, utan granskar istället vad som hände. Sessioner lagras i katalogen analyze, en intilliggande katalog till huvudkatalogen för loggning. Filerna vid namn .analyze som skrivs där kan läsas in till fliken Analysera för att visas. Analysera kan också visa data från den nuvarande tagningssessionen.
När en ny session börjar (t.ex. om Ekos kopplas ner i gryningen och sedan ansluts igen vid solnedgången) börjar systemet skriva en ny .analyze-fil (beteendet kan styras från analysinställningarna som nås genom att klicka på alternativknappen längst ner till höger).
Det finns två huvuddiagram, Tidslinje och Statistik. De är koordinerade, och visar alltid samma tidsintervall från Ekos-sessionen, även om x-axeln på Tidslinje visar förlupna sekunder från loggens början, och Statistik visar klocktid. X-axeln kan zoomas in och ut med knapparna +/-, samt vanliga snabbtangenter (t.ex. zooma in med +). X-axeln kan panoreras med rullningslisten samt med vänster och höger piltangent. Du kan visa pågående tagningssession, eller granska gamla sessioner genom att läsa in .analyze-filer med kombinationsrutan Indata. Markeras Full bredd visar all data, och Senaste visar senaste data (du kan styra bredden genom att zooma).
De tre huvudskärmarna kan döljas för att lämna mer utrymme för övriga skärmar. Det finns kryssrutor till vänster om sektionsrubrikerna (Tidslinje, Statistik och Detaljinformation) som aktiverar och döljer skärmarna.

Tidslinje
Tidslinjen visar Ekos huvudprocesser, och när de var aktiva. Exempelvis linjen Tagning när bilder tas (Withergrön för RGB eller färgkodat av filtret) och när tagning avbröts (röda sektioner). Att klicka på en tagen sektion ger information om den bilden, och att dubbelklicka på en visar då bilden som togs i FITS-visningen, om den är tillgänglig.
Om de tagna bilderna har flyttats, kan du ange en alternativ katalog på sidan med analysinställningar som går att nå med knappen Alternativ längst ner till höger. De alternativa katalogen läggs till först i basen av delen av den ursprungliga filsökvägen, och kontrolleras om bildfilen inte finns på sin ursprungliga plats.
Att klicka på ett segment i Fokusering visar information om fokuseringssessionen och visar position mot HFR-mätningar från sessionen. Att klicka på ett segment i Guidning visar ett avdriftsdiagram från sessionen, (om guidning pågår) och statistik över sessionens kvadratiska medelvärdesfel. Andra tidslinjer visar statusinformation när de klickas.

Statistik
En mängd olika statistik kan visa i diagrammet Statistik. Det finns för många för att visas på ett läsbart sätt, så välj bland dem med kryssrutorna. Ett rimligt sätt att börja är att använda RMS, signal-brus (vid användning av intern guidning med SEP-multipelstjärna), och HFR (om du har automatiskt beräknad HFR i FITS-inställningarna). Experimentera med andra.
Den vänstra axeln som visas är inledningsvis endast lämplig för RA/Dek-fel, avdrift, RMS-fel, RA/Dek-pulser och HFR, ritade i bågsekunder och med ett intervall på -2 till 5 bågsekunder. Om du däremot klickar på en av rutorna under statistikdiagrammet (som visar ett statistikvärde) ställer in statistikens intervall som intervallet som visas på vänster axel. Genom att dubbelklicka på den rutan visas en meny där du kan justera statistikens uppritade y-område (t.ex. ställa in den till automatisk, ställa in intervallet explicit, återställa det till standardvärdet och även ändra färgen på den uppritade statistiken).
Statistiken som visas på den vänstra axeln kan också skalas (med svårighet) genom att använda mushjulet. Den kan panoreras genom att dra musen uppåt eller neråt över den vänstra axelns nummer. Genom att klicka någonstans i statistikdiagrammet fylls värdena i den visade statistiken i. Att markera den sista rutan gör att de senaste värdena (från en realtidssession) blir den visade statistiken. Diagrammet zoomas och panoreras horisontellt i samordning med tidslinjen.