Modulen för siderisk tid
Räknarmodulen för siderisk tid
Siderisk tid
Den här modulen konverterar mellan universell tid och lokal siderisk tid. Välj först en geografisk plats och ett datum för beräkningen. Därefter visas motsvarande värde för den andra tiden.
Det finns ett bakgrundsläge för modulen. För att använda det, skapa helt enkelt en indatafil vars rader var och en innehåller värden på inparametern: Beräkna siderisk tid eller Beräkna standardtid. Du kan välja att ange Datum: och Plats: i aktuellt fönster, eller tala om för att läsa dessa värden från Indatafil:. Ange därefter indata- och utdatafilnamn, och klicka på knappen Beräkna för att skapa utdatafilen. Utdatafilen innehåller värden för den komplementära parametern. Om indatafilen exempelvis innehåller en uppsättning värden med Standardtid, kommer varje rad i utdatafilen innehålla värden för Siderisk tid. Utdata kan direkt läsas i genom att klicka på knappen Visa utdata....