Modulen för Juliansk dag
Räknarmodulen för Juliansk dag
Juliansk dag
Den här modulen konverterar mellan kalenderns Datum och tid, Juliansk dag:, och Justerad Juliansk dag:. Den justerade Julianska dagen är helt enkelt lika med den Julianska dagen - 2 400 000,5.
För att använda modulen, välj vilket av de tre datumen som ska vara indata, så visas motsvarande värden för övriga två datum. Du kan också ställa in datum och tid till aktuellt datum och tid genom att klicka på knappen Nu.
Det finns ett bakgrundsläge för modulen. För att använda det, skapa helt enkelt en indatafil vars rader var och en innehåller ett antal värden på inparametern: Datum och tid, Juliansk dag eller Justerad Juliansk dag. Ange därefter indata- och utdatafilnamn, och klicka på knappen Beräkna för att skapa utdatafilen. Utdatafilen innehåller värden för de två andra komplementära parametrarna. Om indatafilen exempelvis innehåller en uppsättning värden med Datum och tid, kommer varje rad i utdatafilen innehålla värden för Juliansk dag: och Justerad Juliansk dag:. Utdata kan direkt läsas i genom att klicka på knappen Visa utdata....
Övning:
Vilket kalenderdatum motsvaras av MJD = 0,0?