Módulo de Coordenadas Geodésicas
O módulo de cálculo das Coordenadas Geodésicas
Coordenadas Geodésicas
O sistema de coordenadas geográficas normal assume que a Terra é uma esfera perfeita. Isto é aproximadamente verdadeiro, por isso e para a maioria dos fins, as coordenadas geográficas são óptimas. Se for necessária uma precisão muito elevada, então ter-se-á de ter em conta a forma verdadeira da Terra. A Terra é um elipsóide; a distância à volta do equador é cerca de 0,3% maior que um Grande Círculo que passe através dos pólos. O Sistema de Coordenadas Geodésicas tem esta forma elipsoidal em conta, e expressa a posição na superfície da terra em coordenadas cartesianas (X, Y e Z).
Para usar o módulo, seleccione primeiro quais as coordenadas que irá usar como dados de entrada na secção Selecção das Coordenadas de Entrada. Depois, preencha as coordenadas de entrada na secção Coordenadas Cartesianas ou na Coordenadas Geográficas. Quando você carregar no botão Converter, as coordenadas correspondentes serão preenchidas.