Mòdul de temps sideral
El mòdul calculadora de temps sideral
Temps sideral
Este mòdul convertix entre temps universal i temps sideral local. Primer, seleccioneu un emplaçament geogràfic i una data per al càlcul. A continuació es mostrarà en la pantalla el valor corresponent per a l'altra temps.
Hi ha un mode de treball per lots per a este mòdul. Per a utilitzar-lo, només cal generar un fitxer d'entrada, cadascuna de les línies contindrà els valors per al paràmetre d'entrada: des de la llista desplegable de l'esquerra Calcula el temps sideral o Calcula el temps estàndard. Podeu optar per configurar la Data: i l'Emplaçament: en la finestra actual, o li podeu dir a que llija estos valors des del Fitxer d'entrada:. A continuació, especifiqueu els noms dels fitxers d'entrada i eixida, i premeu el botó Calcula per a generar el fitxer d'eixida. El fitxer d'eixida contindrà els valors per al paràmetre complementari. Per exemple, si el fitxer d'entrada conté un conjunt de valors en temps estàndard, llavors cada línia del fitxer d'eixida contindrà els valors en temps sideral. Podeu llegir el resultat directament a prement el botó Vista de l'eixida….