Локален меридиан
Локалният меридиан или меридианът на мястото е една въображаема голяма окръжност проектирана на небесната сфера, която е перпендикулярна на локалния хоризонт. Тя преминава през северната точка на хоризонта, през небесния полюс, нагоре към Зенита и през южната точка на хоризонта.
Тъй като е фиксиран към хоризонт на мястото, звездите ще изглеждат сякаш се носят покрай местния меридиан, тъй като Земята се върти. Можете да използвате . ректасцензията на даден обект и местното звездно време, за да определите, кога обектът ще пресече вашия локален меридиан (вижте Часов ъгъл).